Title: Support Datenverarbeitungsräume-FLS-Mannheim
Course: Online-Fragebögen mit Moodle > Section: Beispiele zur Aktivität "Befragung"

Beispiel einer Befragung in Moodle.

DV-Support-FLS-Mannheim

DV-Support-FLS-Mannheim

Q: 1. Die Datenverarbeitungsräume sind i.d.R stets voll funktionsfähig.
- 1. stimme voll zu
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. stimme nicht zu
Q: Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Schulleitung möchte im Rahmen des Qualitätsmanagements die Zufriedenheit der Nutzer von DV-Räumen evaluieren. Bitte füllen Sie dazu (anonym) untenstehenden Fragebogen aus und werfen ihn bis zum Freitag, 13. März in den im Sekretariat bereitgestellten Karton.

Sie geben damit den DV-Raumbetreuern ein wertvolles Feedback und helfen mit, den DV-Support zu verbessern.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Schulleiter der FLS
Q: Die Datenverarbeitungsräume sind i.d.R. stets voll funktionsfähig.
- 1 Nicht zutreffend
- 2 Wenig zutreffend
- 3 Teilweise zutreffend
- 4 Großteils zutreffend
- 5 Voll zutreffend
Q: Die technischen Voraussetzungen (Hardware, Software) entsprechen den Erfordernissen meines Unterrichts. (zusätzliche Wünsche bitte unten äußern)
- 1 Nicht zutreffend
- 2 Wenig zutreffend
- 3 Teilweise zutreffend
- 4 Großteils zutreffend
- 5 Voll zutreffend
Q: Gemeldete Mängel sind schnell behoben.
- 1 Nicht zutreffend
- 2 Wenig zutreffend
- 3 Teilweise zutreffend
- 4 Großteils zutreffend
- 5 Voll zutreffend
Q: Die DV-Raumbetreuer sind offen für Kritik und Anregungen und setzen diese um.
- 1 Nicht zutreffend
- 2 Wenig zutreffend
- 3 Teilweise zutreffend
- 4 Großteils zutreffend
- 5 Voll zutreffend
Q: Die DV-Raumbetreuer arbeiten zielgerichtet als Team und als Serviceeinheit für alle Lehrkräfte.
- 1 Nicht zutreffend
- 2 Wenig zutreffend
- 3 Teilweise zutreffend
- 4 Großteils zutreffend
- 5 Voll zutreffend
Q: ...
- 1=Nicht zutreffend
- 2=Wenig zutreffend
- 3=Teilweise zutreffend
- 4=Großteils zutreffend
- 5=Voll zutreffend
- 6=Keine Angabe
- Die Datenverarbeitungsräume sind i.d.R stets voll funktionsfähig.
- Die technischen Voraussetzungen (Hardware, Software) entsprechen den Erfordernissen meines Unterrichts(zusätzliche Wünsche bitte unten äußern).
- Gemeldete Mängel sind schnell behoben.
- Die DV-Raumbetreuer sind offen für Kritik und Anregungen und setzen diese um.
- Die DV-Raumbetreuer arbeiten zielgerichtet als Team und als Serviceeinheit für alle Lehrkräfte.
Q: date
Q: dropdown
- antwort 1
- 2
- 3
Q: Wünsche/Anregungen:
Q: TextBoxssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttfffffffffffffffff
Q: ddf
Q: Fragen 1-5
- Die Datenverarbeitungsräume sind i.d.R stets voll funktionsfähig.
- Die technischen Voraussetzungen (Hardware, Software) entsprechen den Erfordernissen meines Unterrichts(zusätzliche Wünsche bitte unten äußern).
- Gemeldete Mängel sind schnell behoben.
- Die DV-Raumbetreuer sind offen für Kritik und Anregungen und setzen diese um.
- Die DV-Raumbetreuer arbeiten zielgerichtet als Team und als Serviceeinheit für alle Lehrkräfte.