Title: Standard für C 38 Änderung und Gesamtänderung
Course: WaDi online Kursstufe

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'C 38 Änderung und Gesamtänderung' freigegeben sind.

Q: Durch eine Pipeline fließt Öl. Dabei wird die momentane Durchflussrate gemessen. Diese misst, welche Menge an Öl …

a) .. insgesamt an einem ganzen Tag durch die Pipeline strömt. [...]

b) .. durch die Pipeline strömt. [...]

c) .. pro Zeiteinheit durch die Pipeline strömt. [...]

d) .. im Durchschnitt durch die Pipeline strömt. [...]
A: falsch; falsch; richtig; falsch
Gap 1 offers: richtig; falsch
Gap 2 offers: richtig; falsch
Gap 3 offers: richtig; falsch
Gap 4 offers: richtig; falsch

Q: Eine Pflanze wächst nach dem Einpflanzen in die Höhe.

a) Wie viel cm wächst sie im 6. Monat
[...] cm

b) Um wie viel wächst sie innerhalb der ersten 12 Monate
[...] cm

c) Um wie viel in den folgenden zwei Jahren
[...] cm

d) Wie hoch ist sie nach drei Jahren, wenn sie beim Einpflanzen 10 cm hoch war?
[...] cm

[Image]
A: 3; 36; 36; 82

Q: Der Graph zeigt die Zu- bzw. Abflussrate in einen Gartenteich für einen Zeitraum von 8 Stunden.

a) Welche Wassermenge fließt in diesem Zeitraum zu?
[...]

b) Welche Menge fließt ab?
[...]

c) Wie groß ist die Gesamtänderung der Wassermenge im Gartenteich?
[...]

und zwar: [...] l

[Image]
A: 4,5 l; 5,25 l; Abfluss; 0,75 / 3/4
Gap 1 offers: 6 l; 4,5 l; 5,25 l
Gap 2 offers: 7,5 l; 4,5 l; 5,25 l
Gap 3 offers: Zufluss; Abfluss

Q: Für die Gesamtänderung einer Größe …

a) .. zählt man Flächeninhalte unterhalb der x-Achse negativ.
[...]

b) .. addiert man alle Flächeninhalte.
[...]

c) .. benötigt man den Ausgangswert der Größe nicht.
[...]
A: richtig; falsch; richtig
Gap 1 offers: richtig; falsch
Gap 2 offers: richtig; falsch
Gap 3 offers: richtig; falsch