Title: Standard für B10 Maßstab
Course: WaDi online 5/6

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'B10 Maßstab' freigegeben sind.

Q: Wie lang ist eine Straße in Wirklichkeit, die auf einer Karte mit dem Maßstab 1:10000 zwei Zentimeter lang ist?

Die Straße ist [...] Meter lang.

[Image]
A: 200

Q: Welche Straße ist in Wirklichkeit länger:

a) Eine auf der Karte 2 cm lange Straße bei einem Maßstab von 1:10000 oder

b) eine auf der Karte 4 cm lange Straße bei einem Maßstab von 1:5000 ?

[Image]
- Straße a
- Straße b
- beide sind gleich lang
A: beide sind gleich lang

Q: Die Startbahn eines Flughafens ist 3 km lang.

a) Wie lang wird sie auf einer Karte mit dem Maßstab 1:500000?
Die Startbahn wird [...] cm lang.

b) Wird die Startbahn auf der Karte länger oder kürzer, wenn der Maßstab auf 1:1000000 geändert wird? (Trage "länger" oder "kürzer" ein)

Die Startbahn wird [...].

[Image]
A: 0,6; kürzer / "kürzer"

Q: [Image: TR]

Bestimme den Maßstab einer Landkarte, wenn eine Straße in der Karte 4,0 cm lang ist, in Wirklichkeit aber eine Länge von insgesamt 200 m hat.
Der Maßstab beträgt 1 : [...]
A: 5000

Q: Gib zur gezeichneten Messstrecke den Maßstab an.

Der Maßstab beträgt 1 : [...]

[Image]
A: 500