Title: Standard für B 17* Satz von Pythagoras
Course: WaDi online 9/10

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'B 17* Satz von Pythagoras' freigegeben sind.

Q: Wahr oder falsch?

a) $$s^{2} - r^{2} = t^{2}$$ [...]

b) $$r^{2} + s^{2} - t^{2} = 0$$ [...]

c) $$t = \sqrt{s^{2} - r^{2}}$$ [...]

d) $$\sqrt{s^{2} - r^{2}} = s -r$$ [...]

[Image]
A: wahr; falsch; wahr; falsch
Gap 1 offers: wahr; falsch
Gap 2 offers: wahr; falsch
Gap 3 offers: wahr; falsch
Gap 4 offers: wahr; falsch

Q: Wahr oder falsch? In einem rechtwinkligen Dreieck haben die Katheten die Länge 30 cm und 40 cm. Die Hypotenuse ist 5 dm lang.

[...]
A: wahr
Gap 1 offers: wahr; falsch

Q: Ergänze so, dass eine wahre Aussage entsteht:
Hinweis: Eingabe von z.B. a^2 als a^2.

a) $$\box$$ = [...]

b) $$\box$$ = [...]

c) $$\box_1$$ = [...] $$\box_2$$ = [...]

[Image]
A: b^2; h^2; q; b

Q: Berechne die Diagonale eines Rechtecks mit den Seitenlängen a = 4 cm und b = 30 mm.

[...] cm
A: 5

Q: [Image: GTR]
Ergänze die folgende Tabelle:

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

e) [...]

f) [...]

[Image]
A: 2,5; 8; 3,6; 8,9; 3; 2,1

Q: Berechne die Seitenlänge a eines Quadrates,dessen Diagonale 16 cm lang ist.

a = [...] cm

[Image]
A: 11,3